\section{概要}

本章ではよくあるトラブルとその対処方法を紹介します．

\section{プログラムのビルド}

主にVisual Studio上でSpringheadをビルド際によく遭遇するトラブルと対処法について述べます．
\vspace{2mm}\\

\noindent
\begin{tabular}{p{10mm}p{110mm}}
\textbf{現象} & 「include ファイルを開けません」というコンパイルエラーが出る \\
\textbf{解決策} & プロジェクト設定でSpringheadのインクルードパスが設定されているか確認してください．
\end{tabular}
\vspace{2mm}\\
\begin{tabular}{p{10mm}p{110mm}}
\textbf{現象} & 「未解決の外部シンボル〜が〜で参照されました」というリンカエラーが出る \\
\textbf{解決策} & プロジェクト設定でSpringheadのライブラリパスが設定されているか確認してください．
\end{tabular}
\vspace{2mm}\\
\begin{tabular}{p{10mm}p{110mm}}
\textbf{現象} & 「〜は既に〜で定義されています」というリンカエラーが出る\\
\textbf{解決策} & プロジェクト設定で，ランタイムライブラリがユーザプログラムとSpringheadライブラリとで同一か確認してください．
\end{tabular}
\vspace{2mm}\\

\section{物理シミュレーション関連}


\section{ファイル関連}

\noindent
\begin{tabular}{p{15mm}p{110mm}}
\textbf{現象} & ファイルがロードできない\\
\textbf{解決策1} & プログラムの実行ディレクトリを確認し，ファイルのパスが適切か確認してください．\\
\textbf{解決策2} & バイナリ形式のXファイルは読めません．テキスト形式で保存してください．\\
\textbf{解決策3} & 特殊な方言が使われていて読めないこともあります．開発者に問い合わせてください．
\end{tabular}
\vspace{2mm}\\

\section{その他のトラブル}

\noindent
\begin{tabular}{p{10mm}p{110mm}}
\textbf{現象} &  なぜか動かない\\
\textbf{解決策} & バージョンが古い可能性があります．まずsvn updateを実行してコードを最新にし，次にSpringheadライブラリのリビルドを行ってください．
\end{tabular}
\vspace{2mm}\\
\begin{tabular}{p{10mm}p{110mm}}
\textbf{現象} &  それでも動かない\\
\textbf{解決策} & たまに(?)Springheadのバグであることがあります．開発者に問い合わせてください．
\end{tabular}
\vspace{2mm}\\


