% main.tex
%	Last update: 2017/03/13 F.Kanehori
%
\documentclass[a4j,12pt]{jsarticle}
\usepackage{dirtree}
\usepackage{setspace}
\usepackage{longtable}

\setlength{\textheight}{\paperheight}   % 紙面縦幅を本文領域にする（BOTTOM=-TOP）
\setlength{\topmargin}{4.6truemm}       % 上の余白を30mm（=1inch+4.6mm）に
\addtolength{\topmargin}{-\headheight}  % 
\addtolength{\topmargin}{-\headsep}     % ヘッダの分だけ本文領域を移動させる
\addtolength{\textheight}{-60truemm}    % 下の余白も30mm（BOTTOM=-TOPだから+TOP+30mm）

\setlength{\textwidth}{\paperwidth}     % 紙面横幅を本文領域にする（RIGHT=-LEFT）
\setlength{\oddsidemargin}{-0.4truemm}  % 左の余白を25mm(=1inch-0.4mm)に
\setlength{\evensidemargin}{-0.4truemm} % 
\addtolength{\textwidth}{-50truemm}     % 右の余白も25mm（RIGHT=-LEFT）

\begin{document}
\input{macro}

\begin{center}
  \Large{DailyBuild} \\
  {\normalsize\input{LastUpdate}} \\
\end{center}

\bigskip
本ドキュメントでは、Springheadの日々のメンテナンス作業(dailybuildの結果の確認、
Wikiページのメンテナンス等)およびそれらに関わるスクリプトについて説明する。

\vfil
%\vspace{2cm}
\setcounter{tocdepth}{3}
\tableofcontents
%-------------------------------
\input{1.WhatIsDailyBuild}
\input{2.RoutineWork}
\input{3.WikiMaintenance}
\input{4.VisualStudioVersion}
\input{5.Task}
\input{6.0.Script}
\input{6.1.0.TestMain}
\input{6.1.1.TestAll}
\input{6.1.2.BuildVC}
\input{6.2.0.MakeReport}
\input{6.2.1.BuildMonitor}
\input{6.2.2.BaseLib}
\input{6.2.3.DailybuildLib}
% ---------------------------

\end{document}

% end: main.tex
